Quintiq file version 2.0
#parent: Toolbar/btnOk
Response OnClick () id:Response_Toolbar_btnOk_OnClick
{
  #keys: '[11660.0.426361131]'
  Body:
  [*
    // Apply changes
    Dialog.EndModal(1);
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    sanitycheckfeedback := '';
    return SalesLevel_MP::ValidateInput( feedback,
                                         sanitycheckfeedback,
                                         MacroPlan,
                                         Dialog.Data(),
                                         EditorName.Text(),
                                         true );
  *]
  UserRequiresReadWrite: true
}
