Quintiq file version 2.0
#parent: DataHolderMDSHandler
Response OnDataChanged () id:Response_ApplicationMacroPlanner_DataHolderMDSHandler_OnDataChanged
{
  #keys: '[151892.2.109591875]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebComponent_OnDataChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      // Populate MacroPlans for scenario comparison
      ApplicationMacroPlanner.PopulateScenarioComparisonMacroPlans();
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
