Quintiq file version 2.0
#parent: DataHolderApplicationSelectedPISP_982
Response OnDataChanged () id:Response_FormPlanning_DataHolderApplicationSelectedPISP_OnDataChanged
{
  #keys: '[157722.0.109001674]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebComponent_OnDataChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      //Reset dataholder
      DataHolderSelectedPISPIPsInProductPlanningMatrix.Data().Flush()
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
