Quintiq file version 2.0
#parent: PanelDurationSelectorMax/DurationSelectorMaxDuration
Response OnInputIdle () id:Response_PanelDurationSelectorMax_DurationSelectorMaxDuration_OnInputIdle
{
  #keys: '[150660.2.1112300354]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebDateTimeFieldBase_OnInputIdle'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      //Set indicator value and visibility when value is entered
      Form.SetIndicatorValues();
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
