Quintiq file version 2.0
#parent: pnlActions/btnOk
Response OnClick () id:Response_pnlActions_btnOk_OnClick
{
  #keys: '[139394.0.1859138728]'
  DefinitionID: 'Responsedef_WebButton_OnClick'
  Precondition:
  [*
    sanitycheckcategory := '';
    return FulfillmentTarget::ValidateInput( feedback,
                                             sanitycheckcategory,
                                             MacroPlan,
                                             guard( DataHolderDialogData.Data().WrappedInstance(), null( FulfillmentTarget ) ),
                                             EditFieldName.Text(),
                                             guard( DropDownListProduct.Data(), null( Product_MP ) ),
                                             guard( DropDownListStockingPoint.Data(), null( StockingPoint_MP ) ),
                                             guard( DropDownListSalesSegment.Data(), null( SalesSegment_MP ) ),
                                             ApplicationMacroPlanner.FormatStringToReal( EditFieldTargetPercentage.Text() ),
                                             DateSelectorStart.Date(),
                                             DateSelectorEnd.Date(),
                                             false, /*isforsafetystock*/
                                             Translations::MP_GlobalParameters_KPIFulfillmentTargetName()
                                            ); // the selection will be disabled when is for safety stock is true
  *]
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      // On ok
      Form.OnOK();
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
