Quintiq file version 2.0
#parent: PanelLengthOfTime/CheckboxBatchEditLengthOfTime
Response OnUserChanged () id:Response_PanelLengthOfTime_CheckboxBatchEditLengthOfTime_OnUserChanged
{
  #keys: '[145730.1.1252398]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebCheckbox_OnUserChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      // Enable/disable component
      EditFieldLengthOfTime.Enabled( this.Checked(), '' )
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
