Quintiq file version 2.0
#parent: pnlActions/btnOk
Response OnClick () id:Response_pnlActions_btnOk_OnClick
{
  #keys: '[135040.0.213301913]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebButton_OnClick'
  Precondition:
  [*
    sanitycheckfeedback := '';
    return PISPSpecification::ValidateInput( feedback,
                                             sanitycheckfeedback,
                                             CheckboxIsOverrideUOMForProduct.Checked(),
                                             DropDownListUOM.Data(),
                                             ApplicationMacroPlanner.FormatStringToReal( EditFieldInputLotSizeUOM.Text(), 0.0 ),
                                             guard( DataHolderDialogData.Data().WrappedInstance().Product_MP(), null( Product_MP ) ),
                                             guard( DataHolderDialogData.Data().WrappedInstance(), null(  ProductInStockingPoint_MP ) )
                                            );
  *]
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      Form.OnOK();
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
