Quintiq file version 2.0
Component PanelCheckboxBatchUOM
{
  #keys: '[135040.0.276868444]'
  BaseType: 'WebPanel'
  Children:
  [
    Component DropDownListUOM
    {
      #keys: '[135040.0.276868715]'
      BaseType: 'WebDropDownList'
      Databinding: 'UnitOfMeasure_MP'
      Children:
      [
        Component DataExtractorUOM id:DataExtractorUOM_715
        {
          #keys: '[135040.0.276868716]'
          BaseType: 'WebDataExtractor'
          Properties:
          [
            DataType: 'MacroPlan'
            Source: 'MacroPlan'
            Taborder: 0
            Transformation: 'UnitOfMeasure_MP'
          ]
        }
      ]
      Properties:
      [
        DataBinding: 'DataHolderDialogData.Data.UnitOfMeasure_MP'
        DisplayField: 'Name'
        FixedSize: false
        Label: 'Unit of measurement'
        Taborder: 1
      ]
    }
    Component CheckBoxBatchEditUOM
    {
      #keys: '[135040.0.280246579]'
      BaseType: 'WebCheckbox'
      Properties:
      [
        ShowPadding: false
        Taborder: 0
      ]
    }
    Component ButtonImageUnitOfMeasurementWarning
    {
      #keys: '[135040.0.287007269]'
      BaseType: 'WebButton'
      Properties:
      [
        ButtonSize: 'compact'
        Image: 'WARNING'
        Taborder: 2
        Visible: false
      ]
    }
  ]
  Properties:
  [
    FixedSize: true
    Orientation: 'horizontal'
    Taborder: 3
  ]
}
