Quintiq file version 2.0
#parent: PanelCheckboxBatchUOM/DropDownListUOM
Response OnUserSelectionChanged (
  UnitOfMeasure_MP selection
) id:Response_PanelCheckboxBatchUOM_DropDownListUOM_OnUserSelectionChanged
{
  #keys: '[135040.0.287007843]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebDropDownList_OnUserSelectionChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      // show/hide the UOM change warning
      Form.UIShowHideUOMWarning( selection );
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
