Quintiq file version 2.0
Component PanelUnitOfMeasurement
{
  #keys: '[136682.1.802056532]'
  BaseType: 'WebPanel'
  Children:
  [
    Component DropDownListUnitOfMeasurement
    {
      #keys: '[136682.1.802057504]'
      BaseType: 'WebDropDownList'
      Databinding: 'UnitOfMeasure_MP'
      Children:
      [
        Component DataExtractorUOM
        {
          #keys: '[136682.1.802057506]'
          BaseType: 'WebDataExtractor'
          Properties:
          [
            DataType: 'MacroPlan'
            Source: 'MacroPlan'
            Taborder: 0
            Transformation: 'UnitOfMeasure_MP'
          ]
        }
      ]
      Properties:
      [
        ActionLinkTooltip: 'Batch edit'
        DataBinding: 'DataHolderDialogData.Data.UnitOfMeasure_MP'
        DisplayField: 'Name'
        Label: 'Unit of measurement'
        NumberOfColumns: 20
        Taborder: 0
      ]
    }
  ]
  Properties:
  [
    FixedSize: true
    Orientation: 'horizontal'
    Taborder: 1
  ]
}
