Quintiq file version 2.0
#parent: pnlActions/btnOk
Response OnClick () id:Response_pnlActions_btnOk_OnClick
{
  #keys: '[135040.0.213301913]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebButton_OnClick'
  Precondition:
  [*
    sanitycheckfeedback := '';
    return StockingPoint_MP::ValidateInput( feedback,
                                            MacroPlan,
                                            guard( DataHolderDialogData.Data().WrappedInstance(), null( StockingPoint_MP ) ),
                                            EditFieldID.Text(),
                                            EditFieldName.Text(),
                                            CheckboxHasStart.Checked(),
                                            dsStart.Date(),
                                            CheckboxHasEnd.Checked(),
                                            dsEnd.Date(),
                                            guard( DataHolderDialogData.Data().Currency_MP(), MacroPlan.BaseCurrency() ),
                                            DropDownListUOM.Data(),
                                            true,
                                            sanitycheckfeedback );
  *]
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      Form.OnOK();
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
