Quintiq file version 2.0
Component PanelLengthOfTime id:PanelLengthOfTime_273
{
  #keys: '[145730.1.907416971]'
  BaseType: 'WebPanel'
  Children:
  [
    Component CheckboxBatchEditLengthOfTime
    {
      #keys: '[145730.1.907416972]'
      BaseType: 'WebCheckbox'
      Properties:
      [
        NumberOfColumns: 0
        Taborder: 0
      ]
    }
    Component EditFieldLengthOfTime
    {
      #keys: '[145730.1.907416973]'
      BaseType: 'WebEditField'
      Properties:
      [
        DataBinding: 'DataHolderDialogData.Data.LengthOfTime'
        FixedSize: false
        Label: 'Length of time'
        Mask: 'POSITIVENUMBER'
        MaxRows: 0
        Taborder: 1
      ]
    }
  ]
  Properties:
  [
    Orientation: 'horizontal'
    Taborder: 5
  ]
}
