Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method New (
  FormUOM formUOM
) id:Method_DialogCreateEditUOM_New
{
  #keys: '[139394.0.551287775]'
  Body:
  [*
    // New uom
    data := MacroPlan.UnitOfMeasure_MP( relshadow, Name := "" );// Temporary set Name to empty, will be based on user defined value
    
    DataHolderForm.Data( formUOM );
    
    DataHolderDialogData.Data( &data );
    
    ApplicationMacroPlanner.ShowFormModal( this );
  *]
}
