Quintiq file version 2.0
#parent: PanelGeneral/DurationSelectorLeadTime
Response OnChanged () id:Response_PanelGeneral_DurationSelectorLeadTime_OnChanged
{
  #keys: '[150660.1.1527333835]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebDateTimeFieldBase_OnChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      // On user update ui
      Form.OnUserUpdateUI();
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
