Quintiq file version 2.0
#parent: PanelGlobalObjectGroup_623/CheckboxAllGlobal
Response OnUserChanged () id:Response_PanelGlobalObjectGroup_623_CheckboxAllGlobal_OnUserChanged
{
  #keys: '[136682.0.2054553717]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebCheckbox_OnUserChanged'
  GroupServerCalls: true
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      //Check/uncheck all
      ApplicationMacroPlanner.SelectDeselectObjectGroups( DataHolderDialogData.Data(),CheckboxAllGlobal.Checked(), true );
    *]
  }
}
