Quintiq file version 2.0
#root
#parent: LibMacroPlannerWebUI
OrphanComponent FormBottleneckDetectionParameters
{
  #keys: '[139394.1.82513004]'
  Accessibility: 'Extensible'
  BaseType: 'WebForm'
  Children:
  [
    #child: PanelContent
    #child: PanelActions
    Component DataHolderDialogData id:DataHolderDialogData_549
    {
      #keys: '[139394.1.150153024]'
      BaseType: 'WebDataHolder'
      Databinding: 'shadow[GlobalParameters_MP]*'
      Properties:
      [
        Taborder: 0
      ]
    }
  ]
  Properties:
  [
    Image: 'FUNNEL_EDIT'
    MinimumColumns: 50
    Title: 'Bottleneck Detection Parameters'
    UseExistingInstance: true
  ]
}
