Quintiq file version 2.0
#root
#parent: LibMacroPlannerWebUI
OrphanComponent FormKPIDashboad
{
  #keys: '[137818.0.540010136]'
  BaseType: 'WebForm'
  Children:
  [
    #child: BaseGauge_9
    #child: BaseGauge_8
    #child: BaseGauge_7
    #child: BaseGauge_6
    #child: BaseGauge_5
    #child: BaseGauge_4
    #child: BaseGauge_3
    #child: BaseGauge_2
    #child: BaseGauge_1
    #child: BaseGauge_0
  ]
  Properties:
  [
    Image: 'GAUGE'
    Orientation: 'horizontal'
    Title: 'KPI Dashboard'
    UseExistingInstance: true
  ]
}
