Quintiq file version 2.0
#root
#parent: LibMacroPlannerWebUI
OrphanComponent FormSafetyStockParameter
{
  #keys: '[136682.2.193811463]'
  Accessibility: 'Extensible'
  BaseType: 'WebForm'
  Children:
  [
    #child: pnlContent
    #child: pnlActions
    Component DataHolderDialogData
    {
      #keys: '[136682.2.193809562]'
      BaseType: 'WebDataHolder'
      Databinding: 'shadow[GlobalParameters_MP]*'
      Properties:
      [
        Taborder: 0
      ]
    }
  ]
  Properties:
  [
    Alignment: 'trailing'
    EnterButton: 'btnApply'
    ExcludeFromActiveComponent: true
    Image: 'DOCUMENT_GEAR'
    Title: 'Safety Stock Parameters'
    UseExistingInstance: true
  ]
}
