Quintiq file version 2.0
#parent: PanelSanityCheckToolbar/ButtonRefresh_79
Response OnClick () id:Response_FormSanityCheck_ButtonRefresh_OnClick_727
{
  #keys: '[137862.0.664179950]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebButton_OnClick'
  GroupServerCalls: true
  Precondition:
  [*
    MacroPlan::HasMacroPlan( DataHolderActiveScenario.Data(), feedback )
  *]
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      // refresh sanity check message
      SanityCheckGroup::DoSanityCheck( MacroPlan );
    *]
  }
}
