Quintiq file version 2.0
#root
#parent: LibMacroPlannerWebUI
OrphanComponent FormSanityCheckParameters
{
  #keys: '[144528.1.1745718168]'
  Accessibility: 'Extensible'
  BaseType: 'WebForm'
  Children:
  [
    #child: PanelContent
    #child: PanelActions
  ]
  Properties:
  [
    Image: 'BELL'
    Title: 'Sanity Check Parameters'
    UseExistingInstance: true
  ]
}
