Quintiq file version 2.0
#parent: DataHolderCurrentScenario
Response OnDataChanged () id:Response_FormScenarioSummary_DataHolderCurrentScenario_OnDataChanged
{
  #keys: '[137862.1.384248543]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebComponent_OnDataChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      //Refresh
      Form.RefreshDataHolder();
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
