Quintiq file version 2.0
#parent: GroupPanelSCPlan/CheckBoxSC_MPParamsDM
Response OnChange () id:Response_GroupPanelSCPlan_CheckBoxSC_MPParamsDM_OnChange
{
  #keys: '[139394.1.973889627]'
  Body:
  [*
    // Enable/ disable data manager components
    Dialog.EnableDisableComponentsForDataManager();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_CheckBox_OnChange'
}
