Quintiq file version 2.0
#parent: ListInitElement
Response OnClick (LibWiz_InitManualStep selection) id:Response_ListInitElement_MenuDuplicate_OnClick_677
{
  #keys: '[121114.2.47270598]'
  Body:
  [*
    // Duplicate InitManualStep
    selection.Duplicate();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID => /ListInitElement/Responsedef_ListInitElement_Menu_OnClick
  Initiator: 'MenuDuplicate'
}
