Quintiq file version 2.0
#parent: PanelInitManualStep/ButtonGotoNext
Response OnClick () id:Response_PanelInitManualStep_ButtonGotoNext_OnClick
{
  #keys: '[121114.1.2065621905]'
  Body:
  [*
    // goto next step
    
    next := DataHolderCurrentInitManualStep.Data().GotoNext( false, false );
    
    ListInitElement.SelectByKey( next.Key() );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    feedback := "This is the last step of initialization process";
    return guard( not DataHolderCurrentInitManualStep.Data().IsLastStep(), false );
  *]
}
