Quintiq file version 2.0
#parent: abgInterfaceTest/btnInterfaceTest
Response OnClick () id:Response_TIANMA_JITUAN_abgInterfaceTest_btnInterfaceTest_OnClick
{
  #keys: '[414702.0.459575742]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebButton_OnClick'
  GroupServerCalls: true
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      ApplicationScope.ViewManager().ResetUserViewById( "接口测试", true );
    *]
  }
}
