Quintiq file version 2.0
#parent: Toolbar/btnOk
Response OnClick () id:Response_Toolbar_btnOk_OnClick
{
  #keys: '[107654.0.433597608]'
  Body:
  [*
    Dialog.EndModal(1);
  *]
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    return MacroPlan::ValidateInputForReport( feedback,
                                              GUIDateTimeSelectorStart.DateTime(),
                                              GUIDateTimeSelectorEnd.DateTime(),
                                              MacroPlan );
  *]
}
