Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method InitializeAutoScalingFrequency () id:Method_DialogEditAlgorithm_InitializeAutoScalingFrequency
{
  #keys: '[122872.0.2091881579]'
  Body:
  [*
    if( Dialog.Data().IsForcedAutoScaling() )
    {
      RadioButtonGroupAutoScalingFrequency.BoundValue( "Always" );
    }
    else if( Dialog.Data().IsForcedNoAutoScaling() )
    {
      RadioButtonGroupAutoScalingFrequency.BoundValue( "Never" );
    }
    else
    {
      RadioButtonGroupAutoScalingFrequency.BoundValue( "Frequency" );
    }
  *]
}
