Quintiq file version 2.0
#parent: GroupPanel1/ButtonAutoScalingSettings
Response OnClick () id:Response_GroupPanel1_ButtonAutoScalingSettings_OnClick
{
  #keys: '[122872.0.1897837096]'
  Body:
  [*
    // Edit automatic scaling parameters
    dlg := construct( DialogEditAutomaticScaling );
    dlg.EditAutomaticScaling( MacroPlan.Optimization().AlgorithmScaling(), ApplicationLibMacroPlanner );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    return MacroPlan::HasMacroPlan( MacroPlan, feedback );
  *]
}
