Quintiq file version 2.0
#parent: mbMainMenu/MenuGlobalOTDTableTest
Response OnClick () id:Response_TIANMA_JITUAN_mbMainMenu_MenuGlobalOTDTableTest_OnClick
{
  #keys: '[157968.0.1170224134]'
  Body:
  [*
    // Run GlobalOTDTable test method
    GlobalOTDTable.Test();
  *]
  DefinitionID: 'Responsedef_Menu_OnClick'
}
