Quintiq file version 2.0
#parent: GroupPanel673/CheckBoxBatchEditStandardDeviationLeadTime
Response OnChange () id:Response_GroupPanel673_CheckBoxBatchEditStandardDeviationLeadTime_OnChange
{
  #keys: '[113398.0.150052942]'
  Body:
  [*
    // Enable / disable components
    
    Dialog.EnableDisableComponent( true );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_CheckBox_OnChange'
}
