Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method RestoreDefaults () id:Method_DialogSmartPlan_RestoreDefaults
{
  #keys: '[136682.3.1105687266]'
  Body:
  [*
    // Restore defaults
    MacroPlan.SmartPlanSetting().Update( false, 
                                         RadioButtonGroupUpstreamDownstream.BoundValue(),
                                         CheckBoxOverrideManual.Checked(),
                                         CheckBoxOnlyPlanOneStepUpstream.Checked(),
                                         SelectionStrategy.Data().Name(),
                                         CheckBoxIsSelectedUnits.Checked(),
                                         null( Units ) );
    // Clear dataholder
    DataHolderSelectedUnitsForSmartPlan.Data().Flush();
    
    Dialog.SetDefaultValues();
  *]
}
