Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method SetDefaultValues () id:Method_DialogSmartPlan_SetDefaultValues
{
  #keys: '[122872.1.1081568538]'
  Body:
  [*
    //Set default values based on last smart plan
    smartplansetting := MacroPlan.SmartPlanSetting();
    
    strategy := select( ScenarioManager, Strategy, str, str.Name() = smartplansetting.Strategy() );
    SelectionStrategy.BoundValue( guard( strategy.Name(), '' ) );
    
    if( not isnull( smartplansetting ) )
    {
      //CheckBoxSpecifyTotalSupply.Checked( run.HasTotalSupplyUser() );
      CheckBoxOverrideManual.Checked( smartplansetting.OverwriteLockedPlanning() );
      
      RadioButtonGroupUpstreamDownstream.BoundValue( smartplansetting.SmartPlanDirection() );
      
      DataHolderSelectedUnitsForSmartPlan.Data( smartplansetting.UnitForSmartPlan( relget ));
      CheckBoxIsSelectedUnits.Checked( smartplansetting.LimitUnitBySmartPlan() );   
      CheckBoxOnlyPlanOneStepUpstream.Checked( smartplansetting.OnlyPlanOneStep() );
    }
  *]
}
