Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method SetFilters () id:Method_FormPeriodTasks_SetFilters
{
  #keys: '[11660.0.308152451]'
  Body:
  [*
    // Set filter period tasks
    //Toggle the data source of DataHolderPeriodTasks
    DataHolderPeriodTasks.SetDataExtractorState( GUIDataExtractorPeriodTaskFromDataHolderUnitPeriod, MenuFilterByCapacityPlanning.Checked() );
    DataHolderPeriodTasks.SetDataExtractorState( GUIDataExtractorPeriodTaskFromProductPlanning, MenuFilterByProductPlanning.Checked() );
  *]
}
