Quintiq file version 2.0
#parent: ButtonPause
Response OnClick () id:Response_LibOpt_FormRun_ButtonPause_OnClick
{
  #keys: '[139164.4.117468147]'
  Body:
  [*
    traverse( DataHolderSelected.Data(), Elements, run )
    {
      run.Pause();
    }
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  GroupServerCalls: true
  Precondition:
  [*
    LibOpt_Run::PausePrecondition( DataHolderSelected.Data() );
  *]
}
