Quintiq file version 2.0
#parent: ButtonStop
Response OnClick () id:Response_LibOpt_FormRun_ButtonStop_OnClick
{
  #keys: '[139164.0.358900735]'
  Body:
  [*
    LibOpt_Run::Stop( DataHolderSelected.Data() );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    return LibOpt_Run::StopPrecondition( DataHolderSelected.Data() );
  *]
}
