Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method ResetOrigin () id:Method_LibOpt_FormScopeElement_ResetOrigin
{
  #keys: '[139164.0.710205566]'
  Body:
  [*
    DataHolderScope.SetDataExtractorState( GUIDataExtractorListScope         , false );
    DataHolderScope.SetDataExtractorState( GUIDataExtractorListStartScope    , false );
    DataHolderScope.SetDataExtractorState( GUIDataExtractorListSnapshotOutput, false );
    DataHolderScope.SetDataExtractorState( GUIDataExtractorListSnapshotInput , false );
    
    MenuScope                 .Checked( false );
    MenuRunStartScope.Checked( false );
    MenuSnapshotInputScope    .Checked( false );
    MenuSnapshotOutputScope   .Checked( false );
  *]
}
