Quintiq file version 2.0
#parent: cmTestAttempt/mnCapacityAllocationAndProductionFilling
Response OnClick () id:Response_TIANMA_JITUAN_cmTestAttempt_mnCapacityAllocationAndProductionFilling_OnClick
{
  #keys: '[414502.0.409488282]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebMenu_OnClick'
  GroupServerCalls: true
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      ApplicationScope.ViewManager().ResetUserViewById( "Test", true );
    *]
  }
}
