Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Response OnDrop (
  UnitOfMeasure_MP information,
  Unit target
) id:Response_ListUnitTree_OnDrop_2
{
  #keys: '[11660.0.267365040]'
  Body:
  [*
    // Assign UOM to unit
    information.AssignToUnit( target );
  *]
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIComponent_OnDrop'
}
