Quintiq file version 2.0
#parent: Button884
Response OnClick () id:Response_FormTestButtonCollection_Button884_OnClick
{
  #keys: '[414702.1.33954101]'
  Body:
  [*
    CapacityAllocationResultsRuleConfiguration::Test( MacroPlan );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
}
