Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Response OnCreated () id:Response_LibOpt_FormStatistic_OnCreated
{
  #keys: '[142652.0.1820816639]'
  Body:
  [*
    // Set default state for child components and default data shown.
    CheckBoxFilterBySelectedComponent.Checked( false );
    
    // Update data in `DataHolderStatistic`.
    LibOpt_FormStatistic.UpdateDataHolderStatistic();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIComponent_OnCreated'
}
