Quintiq file version 2.0
#parent: Toolbar1/ButtonStopRuns
Response OnClick () id:Response_Toolbar1_ButtonStopRuns_OnClick
{
  #keys: '[138586.1.504170598]'
  Body:
  [*
    // Stop queue
    LibOpt_BT_BenchmarkTrackingDataset.StopRun();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    LibOpt_BT_BenchmarkTrackingDataset::StopRunsPrecondition( LibOpt_BT_BenchmarkTrackingDataset );
  *]
}
