Quintiq file version 2.0
Component SelectionUnitOfMeasurement
{
  #keys: '[131962.0.10336083]'
  BaseType: 'Selection'
  Databinding: 'UnitOfMeasure_MP'
  Children:
  [
    Component GUIDataExtractorUnitOfMeasurement
    {
      #keys: '[131962.0.10336084]'
      BaseType: 'GUIDataExtractor'
      Properties:
      [
        DataSet: 'MacroPlan'
        DataType: 'MacroPlan'
        PosX: 35
        PosY: 5
        Transformation: 'UnitOfMeasure_MP'
      ]
    }
    Component GUIDataSetLevelUnitOfMeasurement
    {
      #keys: '[131962.0.10336085]'
      BaseType: 'GUIDataSetLevel'
      Properties:
      [
        AutoSelectColumns: false
        CanConfigureColumns: false
        Columns: 'UnitOfMesaureColumns'
        DataExtractor: 'GUIDataExtractorUnitOfMeasurement'
        PosX: 65
        PosY: 5
        SortCriteria: 'Name'
      ]
    }
    Component popupEdit201
    {
      #keys: '[131962.0.10336086]'
      BaseType: 'popupEdit'
    }
  ]
  Properties:
  [
    BackgroundColor: 'Window'
    Border: true
    BoundColumn: 'Name'
    ContextMenu: 'popupEdit201'
    DataBinding: 'Dialog.Data.UnitOfMeasureName'
    ReadOnly: true
    WordWrap: true
    ModeledStringList ChildOrdering
    {
      c: GUIDataExtractorUnitOfMeasurement
      c: GUIDataSetLevelUnitOfMeasurement
      c: popupEdit201
    }
  ]
}
