Quintiq file version 2.0
#parent: ListUnitOfMeasurement
Response OnClick () id:Response_ListUnitOfMeasurement_MenuNew_OnClick
{
  #keys: '[11518.0.212410971]'
  Body:
  [*
    // Create a new unit of measurement
    dlg := construct( DialogCreateEditUnitOfMeasure );
    uom := dlg.NewUnitOfMeasure( this );
    
    ApplicationLibMacroPlanner.AutoExpandSelection( this, uom );
  *]
  DefinitionID => /ListUnitOfMeasurement/Responsedef_ListUnitOfMeasurement_Menu_OnClick
  Initiator: 'MenuNew'
  Precondition:
  [*
    return MacroPlan::HasMacroPlan( MacroPlan, feedback );
  *]
  UserRequiresReadWrite: true
}
