Quintiq file version 2.0
#parent: ActionBarGroupInventoryParameters/ButtonDeviationDetection
Response OnClick () id:Response_ActionBarGroupInventoryParameters_ButtonDeviationDetection_OnClick
{
  #keys: '[139394.1.1055168047]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebButton_OnClick'
  Precondition:
  [*
    return MacroPlan::HasMacroPlan( DataHolderActiveScenario.Data(), feedback );
  *]
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      //Toggle setting form
      ApplicationMacroPlanner.ToggleSettingsForm( ButtonDeviationDetection );
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
