Quintiq file version 2.0
#parent: PanelDurationSelectorMax/DurationSelectorMaxDuration
Response OnClickActionLink () id:Response_PanelDurationSelectorMax_DurationSelectorMaxDuration_OnClickActionLink
{
  #keys: '[150660.2.950333076]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebField_OnClickActionLink'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      // Enable / Disable max duration input, change text of actionlink
      Form.EnableDisableMaxDuration( not DurationSelectorMaxDuration.Enabled() );
      Form.UpdateCheckboxState();
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
