Quintiq file version 2.0
Component PanelMaximumDuration
{
  #keys: '[146302.1.853444461]'
  BaseType: 'WebPanel'
  Children:
  [
    Component DurationSelectorMaxDuration
    {
      #keys: '[146302.1.853444627]'
      BaseType: 'WebDurationSelector'
      Properties:
      [
        DataBinding: 'DataHolderDialogData.Data.DefaultMaxDuration'
        Label: 'Maximum'
        Taborder: 0
        Tooltip: 'Default maximum duration for the campaign.'
      ]
    }
  ]
  Properties:
  [
    FixedSize: true
    Orientation: 'horizontal'
    Taborder: 6
  ]
}
