Quintiq file version 2.0
Component PanelLeadTime
{
  #keys: '[139394.0.1385112351]'
  BaseType: 'WebPanel'
  Children:
  [
    Component DurationSelectorLeadTime id:DurationSelectorLeadTime_858
    {
      #keys: '[139394.0.1385112457]'
      BaseType: 'WebDurationSelector'
      Properties:
      [
        CanBeNegative: false
        DataBinding: 'DataHolderDialogData.Data.UserLeadTime'
        Label: 'Lead time'
        MinDuration: P0DT0H0M0S
        Taborder: 1
      ]
    }
    Component CheckBoxBatchEditLeadTime
    {
      #keys: '[136682.1.1605381967]'
      BaseType: 'WebCheckbox'
      Properties:
      [
        Taborder: 0
        Visible: false
      ]
    }
  ]
  Properties:
  [
    FixedSize: true
    Orientation: 'horizontal'
    Taborder: 2
  ]
}
