Quintiq file version 2.0
Component PanelUserLotSize
{
  #keys: '[139394.0.1386307034]'
  BaseType: 'WebPanel'
  Children:
  [
    Component CheckboxHasUserLotSize id:CheckboxHasUserLotSize_847
    {
      #keys: '[139394.0.1386307116]'
      BaseType: 'WebCheckbox'
      Properties:
      [
        DataBinding: 'DataHolderDialogData.Data.HasUserLotSize'
        Enabled: false
        Label: 'Override volume settings of unit'
        ShowPadding: false
        Taborder: 1
        Tooltip: '<html>By default the operation gets the volume settings defined on its unit. <br>Click here to override. </html>'
      ]
    }
    Component CheckBoxBatchEditHasUserLotSize
    {
      #keys: '[136682.1.1605382060]'
      BaseType: 'WebCheckbox'
      Properties:
      [
        ShowPadding: false
        Taborder: 0
        Visible: false
      ]
    }
  ]
  Properties:
  [
    FixedSize: true
    Orientation: 'horizontal'
    Taborder: 0
  ]
}
