Quintiq file version 2.0
Component PanelUserMaximumQuantity
{
  #keys: '[139394.0.1386256295]'
  BaseType: 'WebPanel'
  Children:
  [
    Component EditFieldUserMaximumQuantity
    {
      #keys: '[139394.0.1386304226]'
      BaseType: 'WebEditField'
      Properties:
      [
        DataBinding: 'DataHolderDialogData.Data.MaximumQuantity'
        Enabled: false
        Mask: 'REAL'
        Taborder: 1
      ]
    }
    Component CheckboxHasUserMaximumQuantity
    {
      #keys: '[139394.0.1386304277]'
      BaseType: 'WebCheckbox'
      Properties:
      [
        DataBinding: 'DataHolderDialogData.Data.HasUserMaximumQuantity'
        Enabled: false
        ShowPadding: false
        Taborder: 0
      ]
    }
  ]
  Properties:
  [
    FixedSize: true
    Orientation: 'horizontal'
    Taborder: 1
  ]
}
