Quintiq file version 2.0
#parent: PanelUserLotSize/CheckBoxBatchEditHasUserLotSize
Response OnChanged () id:Response_PanelUserLotSize_CheckBoxBatchEditHasUserLotSize_OnChanged
{
  #keys: '[136682.1.1605404677]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebCheckbox_OnChanged'
  GroupServerCalls: true
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      //Enable disable batch edit component
      DialogCreateEditOperation.OnUserUpdateUI( DataHolderDialogData.Data().Unit() );
    *]
  }
}
